MHProgram Exit Status

Exitstatus usually0 on success, 1 on failure

C program example:

if (system("/usr/local/mh/scan +outbox")) {
   fprintf(stderr,
     "prog quitting: can’t scan folder.\n");
   exit(1);
}

prog.040 1.1 1993/08/29 Copyright © 1993 by Jerry Peek. All rights reserved.